\begin{tabular}
sea level pressure anomaly&sea level pressure&standardized sea level pressure\\
mb above 1000&mb above 1000&\\
0.4&19.6&0.2\\
-0.2&19.4&-0.1\\
0.6&19.9&0.3\\
-1.1&16.7&-0.5\\
-1.7&16.0&-0.8\\
-1.1&19.0&-0.5\\
-2.4&17.9&-1.1\\
-2.8&18.4&-1.3\\
-3.7&17.9&-1.7\\
-0.7&21.3&-0.3\\
2.2&23.1&1.0\\
1.2&20.7&0.5\\
0.7&19.9&0.3\\
-1.0&18.6&-0.4\\
-0.2&19.1&-0.1\\
-2.0&15.8&-0.9\\
1.2&18.9&0.6\\
-0.6&19.5&-0.3\\
3.6&23.9&1.6\\
0.3&21.5&0.1\\
-3.7&17.9&-1.7\\
-0.5&21.5&-0.2\\
-0.4&20.5&-0.2\\
0.2&19.7&0.1\\
0.3&19.5&0.1\\
-3.2&16.4&-1.4\\
0.8&20.1&0.4\\
-0.6&17.2&-0.3\\
1.5&19.2&0.7\\
0.8&20.9&0.4\\
0.3&20.6&0.1\\
-3.2&18.0&-1.5\\
-0.2&21.4&-0.1\\
5.0&27.0&2.2\\
1.3&22.2&0.6\\
1.4&20.9&0.6\\
1.1&20.3&0.5\\
2.9&22.5&1.3\\
-1.0&18.3&-0.4\\
0.9&18.7&0.4\\
3.1&20.8&1.4\\
-0.7&19.4&-0.3\\
3.1&23.4&1.4\\
-0.8&20.4&-0.4\\
4.1&25.7&1.9\\
4.0&26.0&1.8\\
3.1&24.0&1.4\\
3.3&22.8&1.5\\
0.3&19.5&0.1\\
2.7&22.3&1.2\\
1.3&20.6&0.6\\
4.3&22.1&1.9\\
2.6&20.3&1.2\\
1.4&21.5&0.6\\
1.4&21.7&0.6\\
1.9&23.1&0.8\\
5.5&27.1&2.5\\
4.1&26.1&1.8\\
0.0&20.9&0.0\\
3.2&22.7&1.4\\
1.5&20.7&0.7\\
0.4&20.0&0.2\\
1.2&20.5&0.6\\
2.8&20.6&1.3\\
4.1&21.8&1.9\\
-0.8&19.3&-0.4\\
0.0&20.3&0.0\\
0.8&22.0&0.3\\
0.5&22.1&0.2\\
-0.5&21.5&-0.2\\
-1.7&19.2&-0.8\\
-4.1&15.4&-1.9\\
-2.5&16.7&-1.1\\
-2.4&17.2&-1.1\\
-1.5&17.8&-0.7\\
-0.6&17.2&-0.3\\
-1.5&16.2&-0.7\\
-3.5&16.6&-1.6\\
-0.4&19.9&-0.2\\
0.7&21.9&0.3\\
0.1&21.7&0.1\\
1.3&23.3&0.6\\
-1.7&19.2&-0.8\\
-0.3&19.2&-0.2\\
0.3&19.5&0.1\\
0.9&20.5&0.4\\
0.1&19.4&0.1\\
-2.8&15.0&-1.3\\
-3.4&14.3&-1.5\\
1.8&21.9&0.8\\
-5.0&15.3&-2.2\\
1.2&22.4&0.5\\
-1.5&20.1&-0.7\\
-0.4&21.6&-0.2\\
1.6&22.5&0.7\\
-2.7&16.8&-1.2\\
1.9&21.1&0.9\\
0.2&19.8&0.1\\
-2.3&17.0&-1.0\\
2.8&20.6&1.3\\
-1.8&15.9&-0.8\\
2.7&22.8&1.2\\
-0.9&19.4&-0.4\\
3.2&24.4&1.4\\
-1.2&20.4&-0.5\\
-0.3&21.7&-0.1\\
0.6&21.5&0.3\\
1.1&20.6&0.5\\
-1.7&17.5&-0.8\\
-0.4&19.2&-0.2\\
-2.8&16.5&-1.3\\
-0.2&17.6&-0.1\\
0.6&18.3&0.3\\
-2.2&17.9&-1.0\\
1.5&21.8&0.7\\
1.0&22.2&0.4\\
1.4&23.0&0.6\\
1.4&23.4&0.6\\
0.4&21.3&0.2\\
-1.8&17.7&-0.8\\
0.3&19.5&0.1\\
1.7&21.3&0.8\\
-0.2&19.1&-0.1\\
1.3&19.1&0.6\\
-1.8&15.9&-0.8\\
-2.9&17.2&-1.3\\
-5.3&15.0&-2.4\\
-4.0&17.2&-1.8\\
0.5&22.1&0.2\\
-1.2&20.8&-0.6\\
-0.2&20.7&-0.1\\
-0.8&18.7&-0.4\\
-1.7&17.5&-0.8\\
-2.8&16.8&-1.3\\
-0.3&19.0&-0.1\\
2.2&20.0&1.0\\
3.0&20.7&1.4\\
-1.1&19.0&-0.5\\
-0.7&19.6&-0.3\\
3.1&24.3&1.4\\
2.5&24.1&1.1\\
1.9&23.9&0.8\\
-2.2&18.7&-1.0\\
1.0&20.5&0.4\\
2.9&22.1&1.3\\
1.9&21.5&0.9\\
2.3&21.6&1.0\\
-1.1&16.7&-0.5\\
-2.4&15.3&-1.1\\
-0.8&19.3&-0.4\\
5.1&25.4&2.3\\
-0.9&20.3&-0.4\\
-1.4&20.2&-0.6\\
-1.9&20.1&-0.9\\
2.3&23.2&1.0\\
0.1&19.6&0.0\\
0.4&19.6&0.2\\
0.5&20.1&0.2\\
0.7&20.0&0.3\\
2.4&20.2&1.1\\
-1.7&16.0&-0.8\\
1.6&21.7&0.7\\
0.4&20.7&0.2\\
2.1&23.3&0.9\\
1.9&23.5&0.9\\
-2.2&19.8&-1.0\\
-3.6&17.3&-1.6\\
0.9&20.4&0.4\\
-0.4&18.8&-0.2\\
-1.0&18.6&-0.4\\
-2.3&17.0&-1.0\\
1.4&19.2&0.6\\
-2.0&15.7&-0.9\\
-2.9&17.2&-1.3\\
-1.6&18.7&-0.7\\
-1.2&20.0&-0.6\\
-1.6&20.0&-0.7\\
1.7&23.7&0.8\\
-2.2&18.7&-1.0\\
-2.7&16.8&-1.2\\
-1.2&18.0&-0.5\\
0.8&20.4&0.4\\
-0.3&19.0&-0.1\\
-0.1&17.7&0.0\\
-2.1&15.6&-0.9\\
3.6&23.7&1.6\\
-2.4&17.9&-1.1\\
1.7&22.9&0.7\\
2.5&24.1&1.1\\
-0.3&21.7&-0.1\\
-0.9&20.0&-0.4\\
1.9&21.4&0.8\\
0.1&19.3&0.0\\
1.5&21.1&0.7\\
0.6&19.9&0.3\\
-0.8&17.0&-0.4\\
2.4&20.1&1.1\\
4.0&24.1&1.8\\
6.4&26.7&2.9\\
2.6&23.8&1.2\\
3.6&25.2&1.6\\
-0.5&21.5&-0.2\\
-1.0&19.9&-0.4\\
0.8&20.3&0.3\\
0.8&20.0&0.4\\
-1.6&18.0&-0.7\\
3.7&23.0&1.7\\
0.2&18.0&0.1\\
-0.7&17.0&-0.3\\
2.9&23.0&1.3\\
0.7&21.0&0.3\\
-2.2&19.0&-1.0\\
-4.6&17.0&-2.1\\
1.0&23.0&0.4\\
-0.9&20.0&-0.4\\
0.5&20.0&0.2\\
-3.2&16.0&-1.4\\
1.4&21.0&0.6\\
1.7&21.0&0.8\\
0.2&18.0&0.1\\
-0.7&17.0&-0.3\\
-1.1&19.0&-0.5\\
-3.3&17.0&-1.5\\
0.8&22.0&0.3\\
-1.6&20.0&-0.7\\
0.0&22.0&0.0\\
4.1&25.0&1.9\\
0.5&20.0&0.2\\
1.8&21.0&0.8\\
0.4&20.0&0.2\\
-2.3&17.0&-1.0\\
-0.8&17.0&-0.4\\
5.3&23.0&2.4\\
1.9&22.0&0.9\\
3.7&24.0&1.7\\
0.8&22.0&0.3\\
0.4&22.0&0.2\\
0.0&22.0&0.0\\
3.1&24.0&1.4\\
2.5&22.0&1.1\\
2.1&21.3&1.0\\
0.9&20.5&0.4\\
1.9&21.2&0.9\\
1.4&19.2&0.6\\
7.0&24.7&3.2\\
4.0&24.1&1.8\\
-2.6&17.7&-1.2\\
2.5&23.7&1.1\\
1.9&23.5&0.9\\
-1.2&20.8&-0.6\\
1.9&22.8&0.9\\
1.4&20.9&0.6\\
-3.0&16.2&-1.3\\
-3.0&16.6&-1.4\\
0.8&20.1&0.4\\
0.3&18.1&0.1\\
-3.4&14.3&-1.5\\
-7.0&13.1&-3.2\\
-1.0&19.3&-0.4\\
-4.2&17.0&-1.9\\
-3.1&18.5&-1.4\\
-1.2&20.8&-0.6\\
-0.9&20.0&-0.4\\
-1.0&18.5&-0.5\\
0.6&19.8&0.3\\
1.4&21.0&0.6\\
0.7&20.0&0.3\\
0.1&17.9&0.0\\
0.7&18.4&0.3\\
0.4&20.5&0.2\\
0.5&20.8&0.2\\
1.0&22.2&0.4\\
3.4&25.0&1.5\\
1.0&23.0&0.4\\
1.0&21.9&0.5\\
3.6&23.1&1.6\\
1.6&20.8&0.7\\
1.9&21.5&0.9\\
1.6&20.9&0.7\\
0.5&18.3&0.2\\
-0.6&17.1&-0.3\\
2.4&22.5&1.1\\
1.7&22.0&0.8\\
-3.8&17.4&-1.7\\
0.6&22.2&0.3\\
1.0&23.0&0.4\\
2.5&23.4&1.1\\
-0.4&19.1&-0.2\\
-1.2&18.0&-0.5\\
-4.1&15.5&-1.8\\
1.1&20.4&0.5\\
-1.3&16.5&-0.6\\
1.3&19.0&0.6\\
-0.1&20.0&0.0\\
0.2&20.5&0.1\\
2.9&24.1&1.3\\
2.1&23.7&1.0\\
0.9&22.9&0.4\\
0.7&21.6&0.3\\
0.9&20.4&0.4\\
0.4&19.6&0.2\\
0.8&20.4&0.4\\
0.0&19.3&0.0\\
-1.2&16.6&-0.5\\
-3.3&14.4&-1.5\\
-4.1&16.0&-1.8\\
-3.0&17.3&-1.3\\
1.1&22.3&0.5\\
-3.4&18.2&-1.5\\
-4.8&17.2&-2.2\\
-2.2&18.7&-1.0\\
-5.4&14.1&-2.5\\
-3.1&16.1&-1.4\\
1.0&20.6&0.5\\
-3.2&16.1&-1.4\\
-3.2&14.6&-1.4\\
-4.1&13.6&-1.8\\
-0.7&19.4&-0.3\\
4.4&24.7&2.0\\
2.4&23.6&1.1\\
-3.9&17.7&-1.7\\
-2.7&19.3&-1.2\\
0.6&21.5&0.3\\
-0.9&18.6&-0.4\\
2.1&21.3&1.0\\
-1.0&18.6&-0.4\\
-0.2&19.1&-0.1\\
-1.7&16.1&-0.8\\
-0.6&17.1&-0.3\\
0.1&20.2&0.0\\
-1.4&18.9&-0.6\\
1.4&22.6&0.6\\
0.3&21.9&0.1\\
-4.4&17.6&-2.0\\
-2.7&18.2&-1.2\\
-0.5&19.0&-0.2\\
-2.2&17.0&-1.0\\
0.4&20.0&0.2\\
-0.5&18.8&-0.2\\
-3.6&14.2&-1.6\\
-2.8&14.9&-1.2\\
2.2&22.3&1.0\\
-2.8&17.5&-1.3\\
-6.8&14.4&-3.1\\
0.4&22.0&0.2\\
-0.9&21.1&-0.4\\
-3.5&17.4&-1.6\\
-1.1&18.4&-0.5\\
0.3&19.5&0.1\\
-1.1&18.5&-0.5\\
-2.7&16.6&-1.2\\
0.5&18.3&0.2\\
1.0&18.7&0.5\\
-0.1&20.0&0.0\\
-0.5&19.8&-0.2\\
-0.5&20.7&-0.2\\
-2.4&19.2&-1.1\\
1.1&23.1&0.5\\
-1.5&19.4&-0.7\\
-1.7&17.8&-0.8\\
2.4&21.6&1.1\\
1.6&21.2&0.7\\
-1.4&17.9&-0.6\\
-0.6&17.2&-0.3\\
0.4&18.1&0.2\\
-2.2&17.9&-1.0\\
-0.5&19.8&-0.2\\
-1.4&19.8&-0.6\\
-3.8&17.8&-1.7\\
-1.3&20.7&-0.6\\
1.1&22.0&0.5\\
1.2&20.7&0.5\\
1.5&20.7&0.7\\
1.4&21.0&0.6\\
0.4&19.7&0.2\\
-3.5&14.3&-1.6\\
0.5&18.2&0.2\\
0.7&20.8&0.3\\
-2.9&17.4&-1.3\\
-5.0&16.2&-2.3\\
-3.3&18.3&-1.5\\
-2.7&19.3&-1.2\\
-4.5&16.4&-2.0\\
-3.0&16.5&-1.4\\
-5.5&13.7&-2.5\\
-5.0&14.6&-2.3\\
-1.9&17.4&-0.8\\
-0.5&17.3&-0.2\\
-0.2&17.5&-0.1\\
-0.4&19.7&-0.2\\
-1.3&19.0&-0.6\\
1.9&23.1&0.8\\
1.4&23.0&0.6\\
-1.0&21.0&-0.5\\
1.2&22.1&0.5\\
-0.5&19.0&-0.2\\
-2.2&17.0&-1.0\\
-0.7&18.9&-0.3\\
-0.3&19.0&-0.1\\
-2.0&15.8&-0.9\\
0.5&18.2&0.2\\
-0.3&19.8&-0.1\\
0.7&21.0&0.3\\
-0.6&20.6&-0.3\\
-3.4&18.2&-1.5\\
-0.1&21.9&-0.1\\
0.9&21.8&0.4\\
-0.2&19.3&-0.1\\
1.6&20.8&0.7\\
0.0&19.6&0.0\\
0.2&19.5&0.1\\
3.1&20.9&1.4\\
0.3&18.0&0.1\\
-2.1&18.0&-0.9\\
-0.2&20.1&-0.1\\
4.8&26.0&2.1\\
2.0&23.6&0.9\\
-2.3&19.7&-1.0\\
0.2&21.1&0.1\\
2.6&22.1&1.2\\
2.1&21.3&1.0\\
0.6&20.2&0.3\\
1.3&20.6&0.6\\
0.4&18.2&0.2\\
-2.5&15.2&-1.1\\
-1.3&18.8&-0.6\\
-5.8&14.5&-2.6\\
-3.1&18.1&-1.4\\
-2.6&19.0&-1.2\\
-2.1&19.9&-1.0\\
-0.2&20.7&-0.1\\
1.9&21.4&0.8\\
1.8&21.0&0.8\\
-2.8&16.8&-1.3\\
-2.9&16.4&-1.3\\
1.7&19.5&0.8\\
1.2&18.9&0.6\\
-5.7&14.4&-2.6\\
-4.5&15.8&-2.0\\
-3.8&17.4&-1.7\\
-2.4&19.2&-1.1\\
-1.1&20.9&-0.5\\
-0.2&20.7&-0.1\\
1.1&20.6&0.5\\
1.1&20.3&0.5\\
-2.9&16.7&-1.3\\
-1.0&18.3&-0.4\\
0.8&18.6&0.4\\
-0.9&16.8&-0.4\\
3.4&23.5&1.5\\
2.9&23.2&1.3\\
1.1&22.3&0.5\\
5.1&26.7&2.3\\
0.7&22.7&0.3\\
2.4&23.3&1.1\\
1.1&20.6&0.5\\
0.7&19.9&0.3\\
-1.6&18.0&-0.7\\
0.4&19.7&0.2\\
0.1&17.9&0.0\\
-0.2&17.5&-0.1\\
0.0&20.1&0.0\\
1.7&22.0&0.8\\
0.7&21.9&0.3\\
-0.7&20.9&-0.3\\
1.2&23.2&0.5\\
-3.0&17.9&-1.3\\
0.9&20.4&0.4\\
4.9&24.1&2.2\\
-2.4&17.2&-1.1\\
-0.5&18.8&-0.2\\
-0.1&17.7&0.0\\
0.9&18.6&0.4\\
-2.7&17.4&-1.2\\
0.9&21.2&0.4\\
-2.2&19.0&-1.0\\
-1.1&20.5&-0.5\\
3.5&25.5&1.6\\
2.8&23.7&1.3\\
0.2&19.7&0.1\\
1.0&20.2&0.5\\
0.3&19.9&0.1\\
-2.8&16.5&-1.3\\
-1.3&16.5&-0.6\\
-4.2&13.5&-1.9\\
-7.0&13.1&-3.2\\
1.7&22.0&0.8\\
3.8&25.0&1.7\\
-2.7&18.9&-1.2\\
-1.2&20.8&-0.6\\
-1.4&19.5&-0.6\\
-2.6&16.9&-1.2\\
-0.7&18.5&-0.3\\
-0.9&18.7&-0.4\\
-3.5&15.8&-1.6\\
1.0&18.8&0.4\\
-0.4&17.3&-0.2\\
-0.3&19.8&-0.1\\
1.5&21.8&0.7\\
-1.3&19.9&-0.6\\
-0.2&21.4&-0.1\\
0.3&22.3&0.1\\
-2.8&18.1&-1.3\\
0.7&20.2&0.3\\
-3.4&15.8&-1.5\\
-2.6&17.0&-1.2\\
-2.9&16.4&-1.3\\
-1.2&16.6&-0.5\\
3.0&20.7&1.4\\
-3.1&17.0&-1.4\\
0.5&20.8&0.2\\
-3.1&18.1&-1.4\\
-1.3&20.3&-0.6\\
-3.0&19.0&-1.4\\
2.8&23.7&1.3\\
1.3&20.8&0.6\\
-0.7&18.5&-0.3\\
1.9&21.5&0.9\\
-3.1&16.2&-1.4\\
-0.5&17.3&-0.2\\
-0.7&17.0&-0.3\\
-0.2&19.9&-0.1\\
-2.2&18.1&-1.0\\
3.0&24.2&1.3\\
-5.8&15.8&-2.6\\
-2.2&19.8&-1.0\\
2.4&23.3&1.1\\
0.5&20.0&0.2\\
2.4&21.6&1.1\\
0.0&19.6&0.0\\
-0.8&18.5&-0.4\\
-0.6&17.2&-0.3\\
-1.0&16.7&-0.4\\
-1.5&18.6&-0.7\\
0.1&20.4&0.0\\
3.0&24.2&1.3\\
2.9&24.5&1.3\\
-1.2&20.8&-0.6\\
3.2&24.1&1.4\\
-1.0&18.5&-0.5\\
\end{tabular}
